NAME            NE2000
FILE            NE2000.COM
HELP            ASANTE.DOC
DESCRIPTION     Asante 2000 series Ethernet Adapter
FRAME           ETHERNET_SNAP
APPLETALK       80007809B
AARP            80F3 H(0001) L(6) B(090007FFFFFF)
MEM_USE         4112
SIZE            621
MENU IRQ #1 2 *3 4 5 
MENU PORT #1 *300,10 320,10 340,10 360,10
